25

大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖

首页 > 院部设置 > 信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖 > 最新动态
信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖召开“专业负责人讲专业”会议
作者:信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖 来源:本站原创 发布时间:2023-03-28

  3月27日下午,信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖在3教205会议室召开“专业负责人讲专业”会议,大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖副校长兼信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖院长薛晓萍,副院长黎夏克、马静,大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖总支副书记张少鑫,各专业负责人、办公室主任、实验室主任、计算机基础教研室主任、大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖务秘书、团总支书记及辅导员参加了会议,会议由薛校主持。


  在会上,各位老师先观看了9个专业介绍宣传小视频,观看完毕后,大家就各专业宣传小视频存在的问题展开了讨论,确定了对部分专业宣传视频的文稿措辞和出镜人进行更换。

  最后,薛校希望大家平时多积累素材,各专业互相参照,互相学习,将专业宣传视频修改更好,扩大信息工程大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖专业在社会上的影响。

点击数: 收藏本页
返回首页 关闭页面

大乐透历史开奖数据,双色球开奖直播,福彩3d开奖地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

大乐透历史开奖数据网上在线平台(2025已更新)